Sandeep Jauhar

SERCE

Historia

Przełożył Jan Dzierzgowski

Tytuł oryginału: Heart. A History

Copyright © 2018 by Sandeep Jauhar

All rights reserved

This edition is published by arrangement with Zachary Shuster Harmsworth, LLC and BookLab Literary Agency

Copyright © for the Polish edition by Grupa Wydawnicza Foksal, 2025

Copyright © for the Polish translation by Jan Dzierzgowski, 2025

Wydanie I

Warszawa 2025

Niniejszy produkt objęty jest ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku osobę, która wykupiła prawo dostępu. Wydawca informuje, że wszelkie udostępnianie osobom trzecim, nieokreślonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych lub podobnych – jest nielegalne i podlega właściwym sankcjom.

Fragment

Copyright

Dedykacja

Motto

Prolog. Tomografia

Wstęp. Silnik życia

Część pierwsza. Metafora

Rozdział pierwszy. Gołębie serce

Rozdział drugi. Pierwszy poruszyciel

Część druga. Maszyna

Rozdział trzeci. Sytuacja krytyczna

Rozdział czwarty. Dynamo

Rozdział piąty. Pompa

Rozdział szósty. Szaleniec

Rozdział siódmy. Przeciążenie

Rozdział ósmy. Rury

Rozdział dziewiąty. Okablowanie

Rozdział dziesiąty. Generator

Rozdział jedenasty. Części zamienne

Część trzecia. Tajemnica

Rozdział dwunasty. Wrażliwe serce

Rozdział trzynasty. Serce matki

Rozdział czternasty. Pauza wyrównawcza

Podziękowania

Literatura uzupełniająca

Przypisy

Strona redakcyjna

Pozostałe rozdziały dostępne w pełnej wersji e-booka.

Dla Pii, która jest moim sercem

Iskra ożywiająca ciało, pielęgnująca życie, zasada twórcza i harmonijna więź zmysłów; najważniejszy łącznik w ludzkim organizmie […], podstawa naszej istoty, król, zarządca, stwórca.

Bernard Silvestris, dwunastowieczny poeta i filozof

Prolog. Tomografia

Od pewnego czasu często dostawałem zadyszki. Kiedy wdrapywałem się po sfatygowanych schodach do mojego gabinetu na trzecim piętrze, musiałem przystawać na odpoczynek. Niekiedy w nocy mój oddech stawał się świszczący, flegma zalegała mi w gardle i pojawiały się napady kaszlu. Miałem zaszczyt udzielać pierwszej pomocy lekarskiej ofiarom ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku; wiele osób, które pracowały wówczas w Strefie Zero, uskarżało się później na problemy z oddychaniem, wybrałem się zatem do mojego przyjaciela Setha, pulmonologa, a ten zlecił badanie czynnościowe układu oddechowego polegające głównie na dmuchaniu z całej siły w plastikową rurkę. Szybkość przepływu powietrza i pojemność płuc okazały się prawidłowe, Seth zdiagnozował za to chorobę refluksową przełyku, która często jest przyczyną przewlekłego kaszlu, więc zalecił, żebym codziennie zażywał leki zmniejszające kwasowość soku żołądkowego. Przekonałem go, by wysłał mnie również na tomografię komputerową klatki piersiowej. Moje objawy wydawały się zbyt poważne, nie przystawały do tak niegroźnej diagnozy. Dręczyła mnie obawa, że dym i pył, których nawdychałem się 11 września i przez kilka następnych dni, uszkodziły mi płuca.

Zgodnie z przewidywaniami Setha tomografia nie wykazała żadnych nieprawidłowości, zwróciłem jednak uwagę na poczynioną mimochodem obserwację zamieszczoną w opisie: „Odnotowano zwapnienia tętnic wieńcowych”. Zwapnienia to oznaka miażdżycy, czyli stwardnienia tętnic. Od wielu lat ta sama incydentalna wzmianka pojawiała się w niezliczonych opisach tomografii starszych pacjentów, którymi zajmowałem się jako kardiolog, i nigdy nie przykładałem do niej większej wagi. Teraz jednak, gdy sam stałem się pacjentem, i to zaledwie czterdziestopięcioletnim, zacząłem zadawać pytania. Jak rozległe były zwapnienia i gdzie dokładnie występowały? Radiolog westchnął, że na podstawie przeprowadzonej tomografii nie da się udzielić odpowiedzi.

Usiadłem do komputera i włączyłem kalkulator oceny ryzyka opracowany na podstawie badań z Framingham, służący do szacowania prawdopodobieństwa, że w ciągu następnych dziesięciu lat człowiek dostanie zawału serca. Podałem moją wagę i wzrost, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, zaznaczyłem, że nie palę papierosów i nie mam cukrzycy. Program oznajmił, że w moim przypadku prawdopodobieństwo zawału serca na przestrzeni następnej dekady wynosi 2 procent, a prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia mogącego oznaczać problemy z sercem (w tym dławicy piersiowej i udaru) około 7 procent, czyli niewiele, co powinno dodać mi otuchy. Z drugiej storny zdawałem sobie sprawę, że zapewne należy tu podejrzewać pewne niedoszacowanie, bo po pierwsze, jestem imigrantem z Indii, więc dane zebrane na podstawie badań populacji miasteczka Framingham nie do końca trafnie ilustrują moją sytuację, a po drugie, w mojej rodzinie wiele osób chorowało na serce.

Mój brat Rajiv, również kardiolog, zasugerował próbę wysiłkową, ale uznałem, że nie ma to sensu. Co weekend grałem przecież w tenisa i nie męczyły mnie wówczas żadne objawy, ponadto próba wysiłkowa mogła wykazać jedynie co najmniej siedemdziesięcioprocentowe zwężenie światła naczyń wieńcowych, a moja choroba na pewno nie była jeszcze tak zaawansowana. Zdecydowałem się zatem na specjalną nieinwazyjną tomografię komputerową naczyń krwionośnych. Każdego roku w okolicach Dnia Ojca na moją skrzynkę mailową trafiały spamowe reklamy zachęcające mnie do takich badań („Upewnij się, że Twój Tata nie jest jednym z setek tysięcy Amerykanów, którzy wydają się w pełni zdrowi, lecz tak naprawdę są niczym tykające bomby zegarowe”. Dziwnie się czułem na myśl, że może faktycznie też się do nich zaliczam). Zatelefonowałem do doktor Trost, radiolożki z naszego oddziału, i umówiłem się na tomografię. Zapewniła mnie, że jeśli chodzi o choroby serca, jestem w grupie niskiego ryzyka, ale dodała:

– Dla świętego spokoju pewnie powinieneś się zbadać.

Tak więc pewnego czerwcowego poranka znalazłem się w gabinecie zabiegowym. Położyłem się na przesuwanym stole przed skanerem w kształcie litery C, a technik wkłuł mi się w żyłę i założył wenflon. Skaner przesuwający się z prędkością 200 milimetrów na sekundę miał wykryć milimetrową blaszkę miażdżycową w narządzie wielkości grejpfruta. Podano mi dożylnie β-blokery, żeby spowolnić pracę serca i w ten sposób uzyskać ostrzejsze obrazy, do tego doszła jeszcze tabletka nitroglicerynowa pod język, po której rozszerzyły się tętnice w klatce piersiowej, dzięki czemu skaner mógł je lepiej zobrazować. Po zrobieniu kilku próbnych tomogramów pielęgniarka wstrzyknęła mi do żyły kontrast pochłaniający promienie rentgenowskie. „Poczuje pan teraz ciepło rozchodzące się po całym ciele”, powiedziała, ja tymczasem miałem wstydliwe wrażenie, jak gdybym się zmoczył. Ostatecznie przeskanowanie moich tętnic wieńcowych zajęło niecałą minutę.

Doktor Trost zapoznała się z tomogramami i zaprosiła mnie do gabinetu, w którym sporządzano opisy. Na dużym monitorze widniały szaro-białe zdjęcia. We wszystkich trzech naczyniach wieńcowych zobaczyłem białe drobinki. Światło głównej tętnicy odpowiedzialnej za ukrwienie mojego serca zwęziło się o jakieś 30–50 procent blisko odcinka początkowego i o blisko 50 procent w odcinku środkowym. Znaleziono też niewielkie ilości blaszki miażdżycowej w dwóch pozostałych tętnicach. Siedziałem odrętwiały w tym ciemnym pokoju i czułem, że najprawdopodobniej patrzę na pierwszą zapowiedź mojej śmierci.

Redaktorka inicjująca: Elżbieta Kalinowska

Redaktorka prowadząca: Dorota Zwierzchowska

Przełożył: Jan Dzierzgowski

Konsultacja: Bartosz Szafran

Redakcja: Piotr Chojnacki

Korekta: Marta Stochmiałek, Małgorzata Kuśnierz

Projekt okładki oryginalnej: Devangana Dash

Projekt okładki na podstawie projektu oryginalnego: Joanna Strękowska-Türkmen

Zdjęcie wykorzystane na I stronie okładki: © Adehoidar / Shutterstock

Projekt makiety: Paweł Panczakiewicz

Skład i łamanie: studio/PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN®

Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.

00-017 Warszawa, ul. Marszałkowska 116/122

tel. (22) 828 98 08, 395 75 78

biuro@gwfoksal.pl

www.gwfoksal.pl

ISBN 978-83-8387-814-0

Skład wersji elektronicznej: Michał Olewnik / Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.
i Michał Latusek

N8534