3

PORTAL ELEKTRYKA

Autorzy: dr inż. Łukasz Rosłaniec

Redaktor: Mateusz A. Maciejczyk

Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski

Menedżer produktu: Anna Jagodzińska

Korekta: Zespół

Skład, łamanie: Agnieszka Makowska

ISBN: 978-83-8409-081-7

Nr rejestrowy BDO: 000008579

Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

tel.: 22 518 29 29

e-mail: cok@wip.pl

Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2025

Wydanie I

Publikacja „Pomiary elektryczne - Jak ocenić jakość przekształtników energoelektronicznych źródeł fotowoltaicz-nych” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświad-czenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4

PORTAL ELEKTRYKA

Spis treści

Słowo od redaktora 5

Jak ocenić jakość przekształtników energoelektronicznych źródeł fotowoltaicznych 7

Typy falowników fotowoltaicznych 9

Badanie sprawności przekształtnika 15

Pomiary jakości energii elektrycznej 21

Wykrycie pracy wyspowej 27

Pomiary sprawdzające ochronę przeciwporażeniową 29

Podsumowanie 30

5

PORTAL ELEKTRYKA

POMIARY ELEKTRYCZNE - JAK OCENIĆ JAKOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ FOTOWOLTAICZNYCH

Słowo od redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Energoelektronika odgrywa kluczową rolę w systemach fotowolta-icznych, a jakość przekształtników decyduje o efektywności, nieza-wodności i trwałości całej instalacji. Właściwa ocena parametrów i działania tych urządzeń jest nie tylko wyzwaniem technicznym, ale również fundamentem podejmowania świadomych decyzji projekto-wych i inwestycyjnych.

E-book „Jak ocenić jakość przekształtników energoelektronicznych źró-deł fotowoltaicznych” powstał z myślą o specjalistach, pasjonatach i osobach zainteresowanych praktycznymi aspektami oceny oraz opty-malizacji pracy przekształtników. Znajdziecie tu Państwo przystępne wyjaśnienia kluczowych pojęć, przegląd kryteriów oceny oraz wska-zówki, jak skutecznie analizować ich jakość.

Mam nadzieję, że ta publikacja stanie się wartościowym przewodni-kiem w Państwa działaniach, inspirując do dalszego zgłębiania tematyki oraz podnoszenia standardów w obszarze systemów PV.

Życzę inspirującej i owocnej lektury!.

Mateusz A. Maciejczyk

Table of Contents

POMIARY ELEK TRYCZNE - JAK OCENIĆ JAKOŚĆ PRZEKSZ TAŁTNIKÓW ENERGOELEK TRONICZNYCH ŹRÓDE Ł FOTOWOLTAICZNYCH demo