Krzysztof Jan Derda-Guizot

Katedra Notre Dame w Nancy

© Krzysztof Jan Derda-Guizot, 2021

Ta książka opowiada o kolejnej z katedr tym razem o Katedrze pod wezwaniem Notre-Dame-de-l’Annonciation et Saint Sigisbert w Nancy nazwa w polskim języku brzmi katedra Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i świętego Zigisberta, jest to rzymsko- katolicki kościół katedralny w Nancy. Katedra jest siedzibą biskupa diecezji Nancy i zarazem kościołem parafialnym w parafii Notre Dame de Bonne Nouvelle.

ISBN 978-83-8245-341-6

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Spis treści

1. Katedra Notre Dame w Nancy

2. Katedra Notre-Dame-de-l’Annonciation w Nancy

1. Historia

2. Architektura

3. Kult Saint-Sigisberta

4. Architektoniczny Słowniczek  Podręczny

Katedra Notre-Dame-de-l’Annonciation w Nancy

Książka powstała w oparciu o materiały własne autora jak i przy pomocy  Polskiej wikipedi a także portalu zdjęć Pixabey. Na okładce znajduje się katedra pod wezwaniem Notre Dame w Nancy

Non Nobis Domine, Non Nobis Sed Domini Tuo Da Gloriam

Le auteur Templar militi

Katedra Notre-Dame-de-l’Annonciation et Saint Sigisbert w Nancy

Katedra Notre-Dame-de-l’Annonciation et Saint Sigisbert w Nancy nazwa w polskim języku brzmi katedra Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i świętego Zigisberta, to rzymskokatolicki kościół katedralny w Nancy. Jest siedzibą biskupa diecezji Nancy i zarazem kościołem parafialnym w parafii Notre Dame de Bonne Nouvelle.

Katedra widziana z Placu Stanisława

Od 9 sierpnia 1906 roku, znajduje się na liście pomników historycznych Francji. Pierwszy zamysł ustanowienia diecezji w Nancy podjął na początku XVII wieku Karol III Wielki, książę Lotaryngii. Motywem było zachowanie politycznej i duchowej niezależności księstwa.

Katedra o zmierzchu

Bullą z 15 marca 1602 roku, papież Klemens VIII nadał mu nie tylko biskupstwo, ale również ustanowił kapitułę prymasowską z prymasem na czele, nowym tytułem honorowym w Kościele.

Katedra fasada od strony ulicy

Kapituła, licząca 40 członków została wyłączona spod jurysdykcji biskupstwa Toul i poddana bezpośrednio władzy Stolicy Apostolskiej.

Narożnik wschodni fasady głównej

Książę najpierw zamierzał wznieść okazały kościół w centrum miasta, ale później zmienił swój plan i ostatecznie wybrał północno-wschodnią część miasta, gdzie powstał niewielki, prowizoryczny kościół. Wojna trzydziestoletnia odsunęła na bok budowę świątyni.

Katedra w świetle dnia

Plany budowy kościoła stały się aktualne w XVIII wieku, w czasie rządów książąt Lotaryngii, Leopolda I Józefa oraz Stanisława Leszczyńskiego.

Katedra Łuk portalu wejścia

Plan budowy kościoła został zlecony w 1700 roku, Giovanniemu Betto, który zainspirował się rzymskim kościołem San Andrea della Valle. Budowę rozpoczęto w 1703 roku.

Awers krzyża rozdziałowego kanonów Nancy

Pod nadzorem projektanta wzniesiono ściany nawy. W latach 1709 do roku 1715, prace zostały przerwane. W międzyczasie projekt Betta został skrytykowany przez francuskiego architekta Jules’a Hardouina-Mansarta, który zalecił dodanie kopuły na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu, aby uzyskać lepszą równowagę całej konstrukcji.

Obraz Matki Bożej w nawie głównej

W 1720 roku, ukończono budowę sklepienia nawy. Po śmierci Betta w 1722 roku, budowę ukończył Germain Boffrand, ale bez zalecanej przez Hardouina-Mansarta kopuły.

Katedra widoczne portae wejścia

W 1729 roku, zwieńczył on ostatecznie wieże latarniami, a w prezbiterium zbudował stalle. W 1736 roku, została ukończona fasada. 1 listopada 1742 roku, w nowym kościele odprawiono pierwszą mszę.

Prezbiterium po lewej w ścianie widoczne organy mniejsze

Nadal trwało wyposażanie wnętrza świątyni. Kiedy bullą papieża Piusa VI z 19 listopada 1777 roku, została założona diecezja w Nancy, kościół stał się katedrą. Podczas rewolucji francuskiej, podobnie jak wiele innych obiektów sakralnych katedra doznała zniszczeń.

Krzyż w prezbiterium

Po wznowieniu kultu została odnowiona, ponadto przeniesiono do niej wiele dzieł sztuki ze zniszczonych kościołów. Fasadę tej szczególnie katedry cechuje klasyczny zmysł równowagi. Część środkowa jest zwieńczona szczytem. Flankują ją dwie wieże, wysokie na 78 metrów każda, są kwadratowe u postawy.

Fasada katedry od strony zachodniej

Natomiast w części górnej widzimy je jako ośmioboczne, zwieńczone kopułami z latarniami, które Victor Hugo nazwał pieprzniczkami madame Pompadour.

Katedra w tle ulicy

Duży odstęp między wieżami spowodowany jest obecnością kopuły na skrzyżowaniu naw. Fasadę zdobi posąg świętego Zygisberta, patrona miasta Nancy.

Dzwony katedry w Nancy

Katedra ma 9 dużych dzwonów 4 duże znajdują się w prawej wieży, a 5 nieco mniejszych w lewej wieży.Mają oznaczenia 11742Queyrat à Nancy1,5521867Goussel Jeune à Metz1,4031807Les goussel à Breuvannes41827Thuillie Fils à Nancy1,1751760La Chaussee à Nancy1,0961897Ch. Martin à Nancy0,8871897Ch. Martin à Nancy0,7381756La Chaussee à Nancy0,5591756La Chaussee à Nancy0,49.

Fasada kościoła z frontu

Kościół katedralny wznosi się na planie krzyża łacińskiego. Składa się z trzyprzęsłowej, długiej na 60 i szerokiej na 13 i pół metra nawy głównej flankowane jest nawami bocznymi, w których znajdują się po trzy kaplice.

Naw główna katedry na archiwalnym zdjęciu

Prezbiterium, zamknięte głęboką apsydą, jest flankowane dwiema kaplicami bocznymi. Zarówno fasada i wnętrze utrzymane są w porządku korynckim. Po jego wschodniej stronie znajduje się zakrystia, a po zachodniej stronie sala i kaplica kapituły.

Ołtarz boczny Serca Jezusa Miłosiernego

Duże łuki nawy wspierają się na filarach zwieńczonych korynckimi kapitelami. Zbudowana na skrzyżowaniu naw kopuła o średnicy 15 i wysokości 7 metrów i 30 centymetrów konstrukcja, jest wsparta na wysokich na 13 filarach.

Barokowy boczny ołtarz Matki Boskiej

Na sklepieniu kopuły Joseph Jacquart namalował w latach 1723 do roku 1727, duży fresk przedstawiający niebiańską chwałę, złożoną ze 150 postaci, z których największe mają ponad 5 metrów wysokości. W prezbiterium widzimy marmurowy ołtarz główny jest datowany na 1763 rok.

Tympanon elewacji środkowej mieścił niegdyś herb księcia Leopolda otoczony dwoma orłami to Zwieńczenie gzymsu katedry

Otaczające go stalle zaprojektował w 1723 roku, Germain Boffrand. Malowidła na ścianach apsydy poświęcone są świętemu Zygisbertowi, królowi Austrazji, jednemu z patronów katedry.

Katedra fasada łączona z innymi budynkami

Koronacja śwętego Zygisberta, z lewej strony i Święty Zygisbert służący ubogim. W niszy pod arkadą środkową znajdują się jego relikwie.

Nawa główna z herbami Hugona de Payens pierwszego mistrza zakonu Templariuszy

Ołtarz główny katedry

W ołtarzu kaplicy z prawej strony prezbiterium, zwanej kaplicą Kongregacji chapelle de la Congrégation, znajduje się obraz Jeana Girardet Zwiastowanie. Na wierzchołku tabernakulum stoi marmurowy posąg Madonny z 1816 roku.

Widok ogólny katedry z nawy frontowej w kierunku organów

Dekoracje łuku sklepienia nawy głównej

W ołtarzu kaplicy z lewej strony prezbiterium znajduje się obraz, Apoteoza świętego Zygisberta, patrona miasta Nancy. Z kaplicy prowadzi wejście do zakrystii, w której znajdują się cenne boazerie i skarbiec. Skarbiec katedralny nie jest wystawiony na widok publiczny.

Transept z widocznym obrazem apoteozy świętego Sigisberta.

Wnętrze absydy bocznej z ołtarzem

W dużej mierze splądrowany podczas rewolucji, został stopniowo odtworzony w 1802 roku, zwłaszcza dzięki staraniom Josepha Charlota, proboszcza nowo utworzonej parafii.

łuki podpór skrzyżowania transeptu z nawą główną

Archiwalne ujęcie nawy głównej z ołtarzem

Składa się z licznych i bogato zdobionych XVII i XVIII wiecznych wyrobów złotniczych, takich jak drogocenne stuły, kielichy, pateny, aspersorium i kadzielnice z metali szlachetnych.

Archiwalne zdjęcie nawy głównej

Fragment fresku Clouda Jacuarta

Szczególnie cenne są te pochodzące z IX i X wieku, a należące do świętego Gauzelina, są kielich karoliński wykonany ze złota, wysadzany kamieniami szlachetnymi i z pateną, ewangeliarz świętego Gauzelina w tym dziele znajduje się 227 ręcznie pisanych stron w złotej i srebrnej oprawie.

Fresk na sklepieniu nawy głównej Clouda Jacuarta

Przy czym niezmiernie bogato zdobiony, oraz liturgiczny grzebień świętego Gauzelina wykonany z rzeźbionej kości słoniowej. Z pozostałych dzieł wyróżniają się, IX-wieczna tabliczka karolińska z kości słoniowej oraz emaliowany, XIII-wieczny krzyż z regionu Limoges. Kaplice boczne. Prawa nawa zawiera. Kaplicę Najświętszego Serca w prawym transepcie.

Koniec darmowego fragmentu książki.

Zachęcamy do zakupu pełnej wersji.