Marcin Bill

Francuski Kodeks Etyki Medycznej (wybór)

© Marcin Bill, 2020

Nieautoryzowane tłumaczenie z języka angielskiego Francuskiego Kodeksu Etyki Medycznej. Uwzględniono najważniejsze artykuły dotyczące ważnych aspektów pracy lekarza.

ISBN 978-83-8221-915-9

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Spis treści

1. Francuski Kodeks Etyki Medycznej (wybór)

2. Artykuł 1

3. Artykuł 2

4. Artykuł 3

5. Artykuł 4

6. Artykuł 5

7. Artykuł 6

8. Artykuł 7

9. Artykuł 8

10. Artykuł 10

11. Artykuł 11

12. Artykuł 12

13. Artykuł 13

14. Artykuł 15

15. Artykuł 18

16. Artykuł 21

17. Artykuł 24

18. Artykuł 27

19. Artykuł 28

20. Artykuł 35

21. Artykuł 36

22. Artykuł 69

23. Artykuł 71

24. Artykuł 73

25. Artykuł 74

26. Artykuł 75

27. Artykuł 97

28. Artykuł 98

29. Źródła

Artykuł 1

Przepisy niniejszego kodeksu są obowiązkowe dla wszystkich dla wszystkich lekarzy wykonujących zabiegi medyczne na podstawie art. L. 4112—7 francuskiego kodeksu zdrowia publicznego lub na mocy warunków umowy międzynarodowej, a także dla studentów medycyny działających, jako locum lub asystenta lekarza, jak przewidziano w art. 88 niniejszego kodeksu. Zgodnie z art. L.4122—1 kodeksu zdrowia publicznego, Francja Krajowa Rada Lekarska nadzoruje zgodność z niniejszymi przepisami a każde jego naruszenie podlega jego postępowaniu dyscyplinarnemu.

Artykuł 2

Lekarz, w służbie pacjentów indywidualnych i zdrowia publicznego, wykonuje swoje obowiązki z pełnym szacunkiem dla ludzkiego życia i godności. Ten szacunek dla ludzkiego życia musi trwać nawet po śmierci pacjenta.

Artykuł 3

Lekarz musi w każdych okolicznościach być godny zaufania oraz postępować w sposób uczciwy.

Artykuł 4

Koniec darmowego fragmentu książki.

Zachęcamy do zakupu pełnej wersji.