Spis treści

1. Redakcja

2. Rekomendacje w zakresie architektury cyberbezpieczeństwa placówek medycznych

3. Tematy publikacji w pełnej wersji

Landmarks

1. Cover

Redakcja

Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa

NIP: 526-19-92-256

Redaktor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Kierownik grupy tematycznej:

Alina Sulgostowska

Menedżer produktu: Klaudia Bogumił

Koordynacja produkcji:

Mariusz Jezierski, Magdalena Huta

Korekta: Zespół

Projekt graficzny publikacji:Piotr Fedorczyk

Skład i łamanie: Raster studio

ISBN: 978-83-8344-003-3

Nr rejestrowy BDO: 000008579

Wiedza i Praktyka sp. z.o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, www.formularze.wip.pl

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Zapisz się na bezpłatny newsletter RODO w Ochronie Zdrowia

E-book „Cyberbezpieczeństwo w placówce medycznej” jest chroniony prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w e-booku jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. E-book „Digitalizacja dokumentacji medycznej – najważniejsze wskazówki” przygotowano z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w e-booku wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w e-booku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.

Centrum Obsługi Klienta

• Infolinia: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 22 518 29 29

Poza godzinami pracy można pozostawić wiadomość w skrzynce głosowej

Online: formularze.wip.pl

Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2023

REKOMENDACJE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY CYBERBEZPIECZEŃSTWA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Tworząc podstawy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, należy skoncentrować się na obszarach objętych największym ryzykiem wycieku danych i ataku z zewnątrz na infrastrukturę wewnątrz jednostki. Niniejsza rekomendacja dotyczy typowych zagadnień cyberbezpieczeństwa (nie skupia się na wątku zasilania gwarantowanego) oraz zagadnień związanych z ciągłością działania i dokumentacji procesów oceny ryzyka i polityk w tym zakresie.

Poniższe rekomendacje opierają się na następujących priorytetach.

Priorytet pierwszy

Konieczność ochrony danych medycznych w przypadku skutecznego ataku ransomware. Nie ma możliwości zapewnienia 100% ochrony przed atakami. Dlatego największy nacisk należy położyć na działania zapewniające zachowanie jak najbardziej aktualnych danych w kopiach zapasowych. Kopie zapasowe w celu zapewnienia ich prawidłowego odczytania (odtworzenia danych) muszą być wykonywane regularnie, zgodnie z przestrzeganą polityką tworzenia kopii, muszą być regularnie weryfikowane w celu sprawdzenia ich możliwości odczytania, muszą być odmiejscowione dla uzyskania pewności, iż w momencie ataku kopie nie będą narażone na skasowanie.

Priorytet drugi

Ochrona poczty elektronicznej jako usługi własnej lub dzierżawionej. Atak typu ransomware opiera się na wykorzystaniu podatności serwerów pocztowych lub na metodzie polegającej na przesłaniu infekującego załącznika w poczcie elektronicznej. Konieczne jest zatem aktywne weryfikowanie treści załączników oraz linków zawartych w poczcie, a także ochrona dostępu do skrzynek poprzez wprowadzenie dodatkowych faktorów uwierzytelniania.

Priorytet trzeci

Ochrona brzegu sieci. Braki finansowe i niedostatek kadr wielokrotnie powodują brak aktualizacji, podatności w urządzeniach brzegowych. Konieczne jest uaktualnienie bądź zakup nowych urządzeń typu firewall. Urządzenia tego typu stanowią pierwszą i główną zaporę zasobów przed rekonesansem i atakiem cyberprzestępców. Podatności i niedostatki konfiguracyjne tych urządzeń powinny być likwidowane w celu ochrony zasobów danych.

Priorytet czwarty

Ochrona stacji roboczych. Atak typu ransomware polega na stopniowej infekcji wszystkich dostępnych stacji roboczych. Możliwość wykrycia i zablokowania aktywności polegającej na szyfrowaniu stacji roboczych powinna stanowić swoistą „drugą linię obrony” w przypadku zainfekowania sieci LAN.

Więcej znajdziesz w wersji pełnej publikacji

Tematy publikacji w pełnej wersji

Rekomendacje w zakresie architektury cyberbezpieczeństwa placówek medycznych

Jak stosować przepisy dotyczące zabezpieczenia danych osobowych

Analiza ryzyka w placówce ochrony zdrowia – o czym należy pamiętać

Zabezpieczenie danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych od strony technicznej

Jak zapewnić bezpieczne oprogramowanie oraz pocztę elektroniczną

Jak wdrażać analizę ryzyka w zakresie ataku ransomware w placówce

Czy przystąpić do stosowania kodeksu postępowania dla sektora medycznego

Lista kontrolna: Co powinna zawierać Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Lista kontrolna: jakie są zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT

Lista kontrolna: jakie są reguły korzystania z oprogramowania

Ewidencja czynności w systemie informatycznym oraz ewidencja napraw systemu informatycznego

Jak uchronić placówkę medyczną przed cyberatakiem – wskazówki dla administratorów

Lista kontrolna: Czy przestrzegasz najważniejszych zasad ochrony danych pacjenta

Lista kontrolna: Czy nie dopuszczasz się najczęstszych uchybień w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Lista kontrolna: Jakie zabezpieczenia danych zastosować zgodnie z RODO

Procedura nadawania uprawnień w systemie informatycznym

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

Przygotowanie do wersji elektronicznej: RASTER studio, 603 59 59 71

Table of Contents

Redakcja

Rekomendacje w zakresie architektury cyberbezpieczeństwa placówek medycznych

Tematy publikacji w pełnej wersji