W BIEŻĄCYM NUMERZE M.IN.:

Co dalej z programem Czyste PowietrzeStr. 4

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił informacje dotyczące czasowego wstrzymania przyjmowania nowych wniosków w programie Czyste Powietrze.

Raport do KOBiZE z procesu sprzątania powierzchniStr. 11

Pytanie: Czy w związku z emisją niezorganizowaną podmiot powinien rozliczać emisję z procesu sprzątania w raporcie składanym do KOBiZE i sprawozdaniu środowiskowym do marszałków województw? Jak oszacować ilość zanieczyszczeń wyemitowaną do powietrza?

NR 239 | Styczeń / Luty 2025

ISSN 2450–422x

AKTUALNOŚCI PRAWNE – INTERPRETACJE – SPRAWOZDANIA

JUŻ W KOLEJNYM NUMERZE:

l Obliczanie opłaty środowiskowej w ramach normalnej działalności firmy

l Sprawozdanie wytwórcy odpadów – które odpady i tabele uwzględniać

l Czy prowadzący restauracje muszą składać sprawozdanie o opakowaniach i uiszczać opłatę produktową

AKTUALNOŚCI

OCHRONY ŚRODOWISKA

www.ochronasrodowiska.wip.pl

Serwis internetowy:

Wzory dokumentów, e-booki, webinary

i archiwalne treści na:

www.ochronasrodowiska.wip.pl

Strefa Czytelnika – korzystaj bezpłatnie z usług dla prenumeratorów

Pytanie do eksperta:

Wyślij pytanie na adres:

redakcja@ochronasrodowiska.wip.pl,

a odpowiedź otrzymasz na e-mail

Serwis e-letterowy:

aktualności i porady wysyłane

na Twój adres e-mail

STYCZEŃ / LUTY 2025Zadaj pytanie ekspertowi – napisz na redakcja@ochronasrodowiska.wip.pl

II

ZMIANY PRAWNE

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2024 i 2025 rok

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska wydawane są na cały rok w postaci obwieszczeń ministra klimatu i środowiska. W jaki sposób z nich korzystać?

Stawki opłat na rok 2025 można znaleźć w obwieszcze-niu ministra klimatu i środowiska z 28 lipca 2024 r.w sprawie wysokości stawek opłat za korzysta-nie ze środowiska na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 794). Stawki te można wykorzystywać w celu mo-nitorowania wydatków na emisje w roku 2025 i planowania budżetu na ten rok. Natomiast stawek opłat, które powinny być wykorzystane do oblicza-nia opłat środowiskowych za rok 2024, trzeba szu-kać w obwieszczeniu ministra klimatu i środowiska z 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 914).

PAMIĘTAJ!

To właśnie do tego dokumentu należy zajrzeć, reali-zując aktualne obowiązki środowiskowe.

wW dokumentach tych znajdziemy górne jednostkowe staw-ki opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowisku. W poniższych tabelach 1 i 2 zawarte są przy-kładowe stawki dotyczące opłat za rok 2024 – wszystkie po-zostałe stawki można znaleźć w ww. akcie prawnym.

Tabela 1. Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024

Tabela 2. Wybrane jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza na rok 2024

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa stawka opłaty

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

512,23 zł/kg

Umieszczenie odpadów na składowisku

375,25 zł/Mg

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka opłaty [zł/kg]

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,69

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,69

Amoniak

0,58

Dwutlenek siarki

0,70

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,39

Etery i ich pochodne

1,69

Halony: 1211, 1301, 2402

251,30

Halony

1,69

Pyły ze spalania paliw

0,47

Pyły pozostałe

0,76

Rtęć

251,30

Tlenek węgla

0,14

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,70

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

0,14

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,89

Wodorofluorowęglowodory

39,79

E-wydania dostępne na www.ochronasrodowiska.wip.plSTYCZEŃ / LUTY 2025

1

Menedżer produktu: Monika Doroś

Kierownik grupy tematycznej:

Piotr Szczygieł

Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski

Korekta: Zespół

Projekt graficzny: Magdalena Huta

Skład i łamanie: Agnieszka Makowska

Drukarnia: KRM Druk

ISSN: 2450–422x

Nakład: 700 egz.

Nr rejestrowy BDO: 000008579

© Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2025

Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10

e-mail: cok@wip.pl

NIP: 526–19–92–256

Numer KRS: 0000098264

– Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Publikacja „Aktualności Ochrony Środowiska” chro-niona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji ,,Aktualności Ochrony Środowiska” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzysta-niem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publi-kacji ,,Aktualności Ochrony Środowiska” wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne sta-nowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji ,,Aktualności Ochrony Środowiska” wskazówek, przy-kładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Informacje o prenumeracie:

tel.: 22 518 29 29

faks: 22 617 60 10

www.formularze.wip.pl

Czynne pon.–pt. w godz. 8.00–16.00

Poza godzinami pracy można pozostawić wiado-mość w skrzynce głosowej.

NASI EKSPERCI:

Aleksandra

Gembora

Tomasz

Kaler

Małgorzata

Hain-Kotowska

Marta

Leśniczuk

Norbert

Szymkiewicz

Renata

Brzozowska

absolwentka

międzywydziałowych

studiów ochrony środowiska

specjalista ds. ochrony środowiska; absolwent prawa specjalizujący się w prawie ochrony środowiska

specjalista ds. ochrony środowiska, pracownik urzędu marszałkowskiego, magister ochrony środowiska

specjalista z 15-letnim stażem na stanowisku inspektora ochrony środowiska

inspektor ds. bhp/ppoż. i ochrony środowiska

specjalista ds. ochrony środowiska, były pracownik urzędu marszałkowskiego

NOWOŚCI

Obszary przyspieszonego rozwoju .....................................................3

Środki na adaptację do zmian klimatu ................................................3

Nowe normy hałasu od 2025 roku ......................................................4

Co dalej z programem Czyste Powietrze ............................................4

Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej ....................................5

Staranie się o zezwolenie a zmiana wspólnika ...................................5

REDAKCJA ODPOWIADA

Ogrzewanie zakładu a raport do KOBiZE .............................................6

Substancje we wniosku na wprowadzanie gazów i pyłów ....................7

Sprzedaż odpadów gruzu – na jakich zasadach ..................................8

Baza BDS a portal f-gas ....................................................................9

Raportowanie danych w CRO ...........................................................10

Raport do KOBiZE z procesu sprzątania powierzchni ........................11

OCHRONA ŚRODOWISKA. INFORMACJE OGÓLNE

Rozporządzenie unijne w sprawie technologii neutralnych emisyjnie .12

KALENDARIUM

Obowiązki przedsiębiorcy w lutym 2025 roku ....................................14

KARTA ODPADU

Karta odpadu 08 04 17* ..................................................................16

REDAKCJA

STYCZEŃ / LUTY 2025Zadaj pytanie ekspertowi – napisz na redakcja@ochronasrodowiska.wip.pl

2

MARTA HEBDA

redaktor naczelna

Marta Hebda

Napisz do naszego eksperta:

redakcja@ochronasrodowiska.wip.pl

Drogi Czytelniku!

Od 2025 roku obowiązują stawki zawarte w obwieszczeniu ministra klimatu i środowiska z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2025. Co ono zmienia? Zajrzyj na str. 4.

Czy w związku z emisją niezorganizowaną, podmiot, powinien rozliczać emisję z procesu sprzątania w raporcie składanym do KOBiZE i sprawozdaniu środowi-skowym do marszałków województw? Odpowiedź znajdziesz na str. 11.

Rozporządzenie z 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji technologii neutral-nych emisyjnie stanowi jeden z aktów wprowadzających określone regulacjew obszarze zrównoważonych zamówień publicznych. Czego dotyczą te regulacje? Dowiesz się z tekstu na str. 12.

Zachęcam do lektury.

REDAKCJA

Zachęcamy do odwiedzenia strony

www.ochronasrodowiska.wip.pl,

gdzie znajdziesz nie tylko archiwalne numery,

ale często również dłuższe wersje artykułów.

Dostępne na stronie teksty to np.:

 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jak go przygotować krok po kroku.

 Jak zapobiegać marnowaniu żywności – prawne i prak-tyczne aspekty.

 Odpowiedzialność za odpady w kontekście ostatnich pożarów nielegalnych składowisk.

Drogi Czytelniku,

czekamy na opinie na temat zmian wprowadzanych w publikacji. Zależy nam na Twoim zdaniu dotyczą-cym przydatności porad naszych ekspertów

w codziennej pracy.

Każdą opinię przesłaną na adres:

redakcja@ochronasrodowiska.wip.pl nagrodzimy e-bookiem „Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane – praktyczne wskazówki”.

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na wnio-sek podmiotu prowadzącego instalację. W e-booku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące konieczności pozyskiwania takich pozwoleń oraz wszystkich kwestii formalnych, które są z nimi związane.

NOWOŚCI

E-wydania dostępne na www.ochronasrodowiska.wip.plSTYCZEŃ / LUTY 2025

3

ANNA KOT

konsultant ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

NOWOŚCI

Obszary przyspieszonego rozwoju

Zgodnie z unijną dyrektywą RED III Polska jest zobowiązana do wyznaczenia obszarów przyspieszonego rozwoju OZE (OPRO).

Unia Europejska duży nacisk kładzie na szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), żeby uniezależnić kraje członkowskie od importu surowców energetycznych, co szczególnie istotne stało się po inwazji Rosji na Ukrainę. Takie podej-ście ma umożliwić realizację ogólnego celu unijnego na rok 2030 w zakresie OZE, który zakłada, że udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2030 roku powinien wynosić w UE co najmniej 42,5%. OPRO mają być wprowadzone w państwach członkowskich najpóźniej do lutego 2026 roku po to, by przyspieszać inwestycje w OZE.

UWAGA!

Na tych obszarach dla elektrowni wiatrowych na lądzie i farm fotowoltaicznych czas uzyskania pozwoleń nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Obszary takie powinny być wyznaczane w miej-scach, w których ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko jest minimalne (np. na obszarach przemysłowych lub rolniczych). Zgodnie z takim postępowaniem, zamiast prowadzić ocenę oddzia-ływania na środowisko dla pojedynczych inwestycji w OZE, takie procedury można zrealizować dla całego obszaru. Pierwszym krokiem do wyznaczania OPRO ma być mapowanie potencjału rozwoju OZE. Polska powinna zmapować obszar dostępny dla instalacji OZE wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową oraz infra-strukturą magazynowania, a następnie, na podstawie gotowej mapy, wyznaczyć OPRO.

Źródło:

R. Bajczuk, M. Niewitała-Rej, A. Śniegocki, Rozsądne przyspieszenie: rekomendacje dla wdrożenia obszarów przyspieszonego rozwoju OZE, Warszawa 2024.

Środki na adaptację do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabory wniosków skierowane do samorządów, wspierając ich działania w zakresie ada-ptacji do zmian klimatu oraz zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi. Program, finansowany z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowi-sko (FEnIKS) 2021−2027, oferuje dofinansowanie w wysokości miliarda złotych.

ANNA SZYMANEK

specjalistka z zakresu gospodarki odpadami; jest propagatorką ochrony środowiska i ekologicznego podejścia do życia

Realizowane są dwa nabory i oba wspierają reali-zację inwestycji wynikających z miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Pierwszy z naborów, w ramach działania „1.2. Adaptacja terenów zurba-nizowanych do zmian klimatu”, koncentruje się głównie na inwestycjach w zrównoważoną gospo-darkę wodami opadowymi. Projekty obejmują wykorzystanie zieleni, zielono-niebieskiej infra-struktury oraz wdrożenie rozwiązań opartych na przyrodzie. Te ostatnie odnoszą się przede wszystkim do wykorzystania lokalnych warunków i istniejących zasobów. O dofinansowanie mogą ubiegać się 44 największe miasta w Polsce (powyżej 100 tys. mieszkańców). To uczestnicy projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” oraz m.st. Warszawa. Maksymalny poziom dofinan-sowania wynosi 77% wartości wydatków kwali-

fikowanych. Budżet tego naboru to 500 mln zł, a wnioski można składać do 31 stycznia 2025 r. Drugi nabór, dotyczący działania „2.4. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i kata-strofom”, skierowany jest do miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast z przedziału 15−20 tys. mieszkańców niebędących stolicami powiatów, które nie są objęte wsparciem w ramach innych programów. Dofinansowanie może zostać przy-znane projektom, które dotyczą wdrożenia inwe-stycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu. Maksymalny udział dofinanso-wania wynosi 79,71% wartości wydatków kwalifiko-wanych, a całkowity budżet naboru to również 500 mln zł. Wnioski można składać do 31 marca 2025 r.

Źródło:

www.gov.pl/nfosigw.

Table of Contents

AOS 239